Title: Modul 5: Bezpečné zařízeníModule 5: Secure device
Course: CRP-KYBER21

Počítače, telefony, tablety, chytré hodinky, robotické vysavače nebo na síť připojené centrifugy v laboratoři. To všechno (a mnoho dalšího) jsou zařízení, která mohou být využita k útoku na naši kyberbezpečnost. Musíme je proto chránit, a to jak s ohledem na jejich fyzickou ochranu, tak s důrazem na jejich programové vybavení a data, která do nich ukládáme. V pátém modulu se společně zaměříme na obecná pravidla ochrany zařízení, promluvíme si o využití šifrování a na závěr se plynule dostaneme i k tématu potřeby zálohování dat a souborů z našich zařízení.Computers, phones, tablets, smart watches, robotic vacuum cleaners or network-connected centrifuges in a laboratory. All of this (and more) are devices that can be used to attack our cybersecurity. We must therefore protect them, both with regard to their physical protection and with regard to their software and the data we store in them. In the fifth module, we will focus on the general rules of device protection, talk about use of encryption, and finally we will get on the topic of backup needs of data and files from our devices.