Title: Závěrečný test Final exam
Course: CRP-KYBER21 - institucionální školení

Závěrečný test je složen z 20 otázek. Hranice úspěšnosti pro absolvování testu je nastavena na 90 %. V testu naleznete jednak uzavřené otázky, ale také jednotlivá tvrzení, u kterých je nutno vyhodnotit jejich pravdivost. Test je možné procházet opakovaně a časový limit pro jeho vyplnění stanoven není. The final exam consists of 20 questions. The success rate for passing the exam is set at 90%. In the exam, you will find both closed questions, but also individual statements, for which it is necessary to evaluate their truthfulness. The exam can be passed repeatedly and there is no time limit for completing it.